\begin{slide}[toc=Eg5: defect prediction]{Eg5: Yet more detect prediction}
\bi
\item  (\cite{song06})
\item
	NASA SEL defect data:  than 200 projects over 15 years. 
\item
	 	Predicting defects accuracy is very high (over 95\%),  
\item
			false-negative rate is very low (under 3\%).
\item Wow.
\ei
\end{slide}
